Copyright: M.Schmitt


Installation

Gelegentliche Benutzung

Nutzen Sie den Password Remover nur gelegentlich,

so reicht es aus, wenn Sie die Datei "Password Remover.xls"

über das Menü "Datei" - "Öffnen" manuell öffnen.

Im Menü "Extras" finden Sie dann den neuen Eintrag

"Password Remover".

Wählen Sie die Anzahl der Zeichen des Passwortes.

Permanente Benutzung

Nutzen Sie den Password Remover regelmäßig,

so bietet es sich an, ihn als Add-In einzurichten.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie aus dem Menü "Extras" den Eintrag

"Add-In-Manager".

Dort klicken Sie auf "Durchsuchen" und wählen die

Datei "Password Remover.xla" aus.

Bestätigen Sie mit "OK" und schließen Sie den

Add-In-Manager ebenfalls mit "OK".

Ab sofort steht Ihnen unter dem Menü "Extras"

der Eintrag "Password Remover" zur Verfügung.


Bedienung

Nach erfogreicher Installation des Password Removers

finden Sie in im Menü "Extras" einen weiteren Menüeintrag

"Password Remover", der 2 Untermenüpunkte beinhaltet:

"Blattschutz aufheben" und "Arbeitsmappenschutz aufheben"

Blattschutz aufheben

Aktivieren Sie zunächst das geschützte Tabellenblatt

(es wird immer das aktive Tabellenblatt verwendet).

Starten Sie "Blattschutz aufheben" aus dem o.g. Menü.

Wählen Sie die Anzahl der Zeichen des Paßwortes,

und klicken Sie auf "Blattschutz aufheben".

In der Statuszeile sehen Sie anschließend den

Fortschritt.

Nach erfolgreichem Entfernen des Paßwortes

erhalten Sie eine Statusmeldung.

Arbeitsmappenschutz aufheben

Starten Sie die "Arbeitsmappenschutz aufheben" aus dem o.g. Menü.

Wählen Sie die Anzahl der Zeichen des Paßwortes,

und klicken Sie auf "Arbeitsmappenschutz aufheben".

In der Statuszeile sehen Sie anschließend den

Fortschritt.

Nach erfolgreichem Entfernen des Paßwortes

erhalten Sie eine Statusmeldung.

Freigabeschutz aufheben

Diese Option ist neu in dieser Version.

Wählen Sie die Anzahl der Zeichen des Paßwortes,

und klicken Sie auf "Freigabeschutz aufheben".

In der Statuszeile sehen Sie anschließend den

Fortschritt.

Nach erfolgreichem Entfernen des Paßwortes

erhalten Sie eine Statusmeldung.


Information

Der Password Remover entfernt einen Tabellenblatt-

Arbeitsmappen- oder Freigabeschutz einer Excel-Arbeitsmappe.

Lauffähig ist diese Version mit Excel 97 und Excel 2000.

Updates finden Sie auf meiner Homepage unter

http://schmittis-page.de

Über ein Feedback freue ich mich jederzeit,

senden Sie dazu eine eMail an:

Marcus-Schmitt@gmx.de


Anzahl der Zeichen

Sollte Ihnen die Länge des Paßwortes bekannt sein,

können Sie hier Mindest - und Maximallänge angeben.

In den meisten Fällen jedoch ist die Länge unbekannt,

hier empfehlen sich die Vorgabewerte.Anzahl der Zeichen


Fortschritt
Fortschritt des Vorganges

Falls die Statuszeile ausgeblendet ist,

wird diese eingeblendet:

Nach erfolgreichem entfernen des

Paßwortes wird die Statuszeile

ggf. wieder ausgeschaltet, je nach dem,

ob sie zuvor sichtbar war.


Statusmeldung

Nach dem Entfernen eines Paßwortes

erhalten Sie folgende Statusmeldung:

Länge:

Mit dieser Paßwortlänge wurde

der Schutz entfernt

Dauer:

Zeit, bis das Paßwort entfernt wurde